Tony Todd er død

Tony Todd, kendt for sin ikoniske rolle i ‘Candyman’ og med over 240 film- og tv-kreditter gennem en 40-årig karriere, er død den 6. november i sit hjem i Los Angeles. Han blev 69 år.

Hans repræsentanter bekræftede nyheden til Deadline, men oplyste ikke dødsårsagen.

Født den 4. december 1954 i Washington D.C., uddannede Todd sig på Eugene O’Neill National Actors Theatre Institute og Trinity Rep Conservatory, hvor han udviklede sin kraftfulde skuespilstil. Han fik en af sine første filmroller som den stofafhængige sergent Warren i Oliver Stones Oscar-vindende Vietnamkrigsfilm ‘Platoon’.

Todd medvirkede også i populære 80’er og 90’er serier som ‘21 Jump Street’, ‘Night Court’, ‘MacGyver’, ‘Law & Order’, ‘The X-Files’ og flere ‘Star Trek’-serier. På det store lærred opnåede han større anerkendelse i 90’erne, især som den ikoniske titelkarakter i ‘Candyman’ (1992) og i flere opfølgende horrorroller, som fx bedemanden William Bludworth i ‘Final Destination’-filmene.

Som skuespiller på 1,96 meter udstrålede Todd både styrke og dybde, og han skabte komplekse baggrundshistorier for sine karakterer. Han fortsatte med at optræde i både film og tv, herunder en rolle i NBC’s ‘Chuck’ og voice-over-arbejde til ‘Transformers Prime’ og ‘Call of Duty’-spil.

Todd arbejdede indtil det sidste og medvirkede i adskillige mindre produktioner samt flere kommende projekter, blandt andet hovedrollen i ‘The Bunker’. Han efterlader et varigt indtryk på film- og tv-verdenen, især inden for horror-genren, som hans mange fans vil huske og ære. Information om hans efterladte er endnu ikke fuldt ud oplyst.