Harrison Ford udtaler sig om ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ fiasko

Harrison Ford lader sig ikke slå ud af, at Indiana Jones and the Dial of Destiny ikke blev en stor biografsucces.

I et interview med Wall Street Journal kommenterede den 81-årige skuespiller på filmens skuffende præstation ved billetlugerne. Den femte og sidste film i Indiana Jones-serien åbnede i 2023 med blot 60,4 millioner dollars i USA – langt fra tidligere films succes.

“Shit happens,” sagde Ford uden omsvøb. “Jeg var virkelig den, der følte, at der var endnu en historie at fortælle. Når [Indy] havde mærket konsekvenserne af det liv, han har levet, ville jeg give ham en sidste chance for at rejse sig, ryste støvet af sig og se, hvad der skete.”

Selvom filmen ikke levede op til forventningerne, fortryder Ford intet: “Jeg er stadig glad for, at jeg lavede den film.”

Nu er Ford færdig med både Indiana Jones- og Star Wars-franchisen, men han fortsætter i blockbuster-verdenen. Næste gang ser vi ham i Marvels Captain America: Brave New World, hvor han uden at have læst manuskriptet sagde ja til rollen – og senere opdagede, at han forvandles til Red Hulk.