‘Joker: Folie à Deux’ skuespiller kalder filmen “den værste film, der nogensinde er lavet”

Kritikken af ‘Joker: Folie à Deux’ fortsætter en måned efter filmens biografpremiere, og denne gang kommer kritikken fra en, der har været en del af produktionen.

Komikeren Tim Dillon, der havde en lille rolle i Todd Phillips’ nylige musikalske comic book-sequel, beskrev filmen som “den værste film, der nogensinde er lavet”, da han gav sin version af, hvordan det var at spille en vagt på Arkham Asylum.

“Jeg tror, hvad der skete, efter den første ‘Joker’, var, at der var meget snak om, ‘Åh, filmen her blev elsket af incels. Den blev elsket af de forkerte mennesker. Det sendte det forkerte budskab. Mandig raseri! Nihilisme!’ ” teoriserede Dillon på ‘The Joe Rogan Experience’ podcasten. “Og så tror jeg, de sagde, ‘Hvad hvis vi gjorde det modsatte,’ og nu har de Joaquin Phoenix og Lady Gaga, der tapdanser til et punkt, hvor det er sindssygt.”

Dillon tilføjede, “Der er ingen plot. Vi sad der, mig og de andre fyre var alle klædt i sikkerhedsuniformer, fordi vi arbejder på Arkham Asylum, og jeg vendte mig mod en af dem, og jeg sagde, ‘Hvad fanden er det her?’ Og de sagde, ‘Det her kommer til at floppe, mand.’ Jeg sagde, ‘Det her er det værste, jeg nogensinde har set.’ Vi snakkede om det til frokost, og vi sagde, ‘Hvad er plottet? Er der et plot? Jeg ved ikke, jeg tror, han forelsker sig i hende i fængslet?’ Det er ikke engang hate-watchable. Det er så dårligt.”

Efter den oprindelige ‘Joker’ (2019) opnåede en global indtjening på 1,078 milliarder dollars og vandt to Oscars, har efterfølgeren i år floppet, og har indtil videre indtjent 204 millioner dollars globalt.

Spilskaberen Hideo Kojima sagde, at han kunne se filmen blive en kultklassiker i de næste par årtier, og Quentin Tarantino kom også til filmens forsvar.

“Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den, virkelig. Meget. Som, ekstremt meget,” sagde Tarantino og tilføjede om Phillips: “Han siger fuck dig til alle dem. Han siger fuck dig til film-publikummet. Han siger fuck dig til Hollywood. Han siger fuck dig til alle, der ejer aktier i DC og Warner Brothers. Og Todd Phillips er Joker. Un film de Joker, okay, det er hvad det er. Han er Joker.”